Copyright: (c) Ciel 1998


Calculette
L'Euro Calculette

Outre les fonctions de calculs dont elle dispose, l'Euro Calculette permet également de convertir en euros, un montant saisi en francs et vice versa.

Avant de commencer la saisie

1. Le taux de l'euro peut être consulté au menu Préférences - Taux de l'euro de la calculette.

Pour changer éventuellement ce taux, sélectionnez le menu correspondant dans le logiciel Ciel que vous utilisez :

•	Dans Ciel Compta pour Windows : 	menu DOSSIER - Modifier - icône Euro

•	Dans Ciel Gestion Commerciale pour Windows :	menu UTILITAIRES - Préférences - Onglet  Euro

•	Dans Ciel Immobilisations pour Windows :	menu DOSSIER - Paramètres du dossier - Onglet Euro

2. Paramétrez les éléments qui interviennent sur l'environnement et la nature des montants saisis au menu PREFERENCES - Divers de la calculette ; la fenêtre Préférence regroupe les fonctions suivantes :

•	Nombre de chiffres maximum : nombre maximum de chiffres pouvant être saisis.

•	Nombre de décimales maximum : nombre de chiffres que vous déterminez après la virgule.

•	Séparateur de décimales (copier) : signe (comme le point ou la virgule) qui sera repris lors de la copie d'un montant comportant des décimales, sur une zone de saisie.

•	Clignotement de la monnaie courante : par défaut, la zone de saisie active (franc ou euro) est représentée en rouge. Si vous désirez que la zone soit plutôt différenciée par un clignotement, cochez cette case.

•	Affichage du taux de l'euro : si vous souhaitez que le taux de l'euro soit rappelé, en permanence, sous la zone de saisie en euro de la calculette, cochez cette case.

3. Décidez de la position de l'Euro Calculette à l'écran : si vous souhaitez faire apparaître la calculette constamment à l'écran pendant l'utilisation d'une autre fonction du logiciel, cliquez sur l'option Toujours devant du menu FONCTIONS de la calculette.

Pour obtenir la conversion d'un montant

Vous pouvez saisir indifféremment les chiffres en euros et obtenir une conversion en francs ou saisir les chiffres en francs et obtenir la conversion en euros ; il suffit pour cela de cocher le bouton Franc ou le bouton Euro proposé dans la partie "Saisie en" : simultanément, vous obtenez l'affichage du montant converti dans l'autre monnaie.

Pour transférer un montant sur une zone de saisie

Les commandes du menu FONCTIONS vous permettent de transférer, au moyen de "copier-coller", les montants en francs ou en euros, sur une zone de saisie.

Pour transférer un montant sur une zone de saisie :

-	effectuez votre calcul,

-	Sélectionnez la fonction Copier en euros ou Copier en francs suivant le montant que vous désirez prendre en compte.

-	Dans le logiciel où la valeur doit être copiée, placez-vous sur la zone de saisie concernée puis tapez simultanément sur <Majuscule> et <Inser>.

Accélérateurs de saisie

(	Ouverture d'une parenthèse pour les calculs complexes

)	Fermeture de la parenthèse pour les calculs complexes

X	Calcul de la valeur au carré

V	Calcul de la racine carrée

I	Calcul de l'inverse (1/X)

N	Rend le nombre positif ou négatif

E	Saisie effectuée en euros

F	Saisie effectuée en francs

Ctrl + L	(MC) remise à zéro de la mémoire

Ctrl + R	[MR) Affichage du nombre en mémoire

Ctrl + M	(MS) Mise en mémoire du nombre affiché à l'écran

Ctrl + P	(M+) Ajout du nombre affiché à l'écran au nombre stocké en mémoire

ECHAP	Remise à zéro de la calculette

C	Annulation de la dernière action

<-----	Correction de la saisie

= ou ENTREE	Affichage du résultat du calcul

F12 ou clic droit	Appel au menu contextuel